\begin{titlepage}
\noindent Bachelor’s Thesis / Research Internship / Master’s Thesis

\noindent theoretical / experimental / constructive
\vspace{2cm}

\noindent {\Large Title of the Thesis in Title Case}
\vspace{0,5cm}

\noindent {\large First Name Last Name}
\vspace{2cm}

\noindent MSPE 123

\noindent YYYY/MM
\vspace{3cm}

\noindent Remove this and the next page in the print-out; This page is for the pdf-version only.\\
Diese Seite und die darauffolgende in der gedruckten Version entfernen; nur für die PDF-Version.

\newpage
\thispagestyle {empty}
\noindent Remove this page in the print version.

\noindent Diese Seite in der Druckversion entfernen.

\newpage
\thispagestyle {empty}

\begin{figure}[ht]
    \centering
    \begin{subfigure}{.75\textwidth}
        \includegraphics[height=45mm]{Figures/TitlePage/LS_Energiesysteme_SU_RGB}
    \end{subfigure}
    \begin{subfigure}{.24\textwidth}
        \includegraphics[width=35mm]{Figures/TitlePage/ZAE-Logo_CMYK_600dpi}
    \end{subfigure}
\end{figure}

\begin{minipage}[b][110mm]{150mm}
\noindent
\begin{tabular}[H]{l l}
Supervisor:&	{\textsc First Name Last Name}\\\\
&Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung\\
&Bereich Energiespeicherung\\
&Walther-Meißner-Str. 6\\
&85748 Garching\\
\\\\
Title of Bachelor's Master's Thesis:&\textsc{English Title of Your Thesis in Title Case} \\
%&\textsc{Second Row of the Titel in Title Case} \\
\\
Author:&{\textsc First Name Last Name}\\
Enrolment Number: &0123456789\\\\
Assigned by: &Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff\\
&Technical University of Munich\\
&Chair of Energy Systems\\
&Boltzmannstr. 15\\
&85748 Garching\\\\
Assigned:&DD.MM.YYYY\\
Handed in:&DD.MM.YYYY\\
\end{tabular}
\end{minipage}
\end{titlepage}
\newpage