\chapter{Results and Discussion}
\label{chap:Ergebnisse und Diskussion}



\section{Material Characterization of  SS316L}

\subsubsection{Corrosion Parameters}

\subsubsection{Department of Energy Target}

\section{pH Measurement}

\section{Endurance Run}

Betriebsbedingungnen  soll ist vergleich 

\subsubsection{Polarization Curves}

\subsubsection{Effects of Relative Humidity in the Air}

\subsection{Product Water Analysis}


\section{Ex-Situ Analysis}

\subsection{LIBS Measurement}

\subsection{EDX Measurement}

\subsection{SEM Measurement}

\subsection{ICP Measurement}

